%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Lohrmann_etal1994} Lohrmann, A., Cabrera, R., \& Kraus, N. C. (1994). Acoustic-doppler velocimeter (ADV) for laboratory use. \textit{Fundamentals and advancements in hydraulic measurements and experimentation. Proceedings, Hydraulic Division/ASCE, August 1994}, , 351--365.

\end{thebibliography}

\end{document}

